Initialize step for all mechanisms Initialize physics processes CALL GTSET

Initial volume and tracking medium NLEVEL,NAMES,NUMBER,...,NUMED CALL GMEDIA

If new tracking medium, get material and tracking medium parameters

Get Detector/Set name,number CALL GFINDS

INWVOL = 1 CALL GUSTEP

CALL GTVOL

ISTOP = 0 Η YES